!QFLOCK.DEF [100] - QFLOCK.SYS definitions
!
![100] 02-Aug-16 14:33       Edited by Jack
!    Definitions moved here from qdef.bsi   
!-------------------------------------------------------------------------------------

++ifndef QDEF_VERSION

    define QDEF_VERSION =  116      ! [100] Corresponding to Q'VERSION (see QFLOCK.MAP/SDF)

    ! symbols for Q block types
    define Q_FREE      = 0          ! free block 
    define Q_INSTANCE  = 1          ! instance identifier of A-Shell 
    define Q_PHYSICAL  = 2          ! physical user identifier
    define Q_FLOCK     = 3          ! FLOCK.SBR entry
    define Q_XLOCK     = 4          ! XLOCK.SBR entry
    define Q_EXTUSER   = 5          ! Extender user information
    define Q_IFLOCK    = 6          ! Inactive FLOCK.SBR entry 
    define Q_FLOCKPEND = 7          ! Pending FLOCK.SBR entry
    
++endif

 